体育竞赛联赛,英国英超联赛,bv伟德客户端

团学工作

团学工作

体育竞赛联赛,英国英超联赛,bv伟德客户端:信息工程学院深入郑州企业检查毕业生实习

为全面掌握2018届毕业生在实习期间的工作学习生活情况,4月19日至20日,信息工程学院副院长李友国、团总支书记朱猛两人一行前往毕业生实习企业,进行企业调研和检查毕业生实习。

李院长一行先后实地走访了河南八六三软件股份有限公司、郑州达内科技有限公司等毕业生实习单位。期间,每到一个实习单位,李院长同单位领导以及实习学生在工作、实习、生活等情况进行深入交流。李院长教导同学们:一要重视实习,珍惜实习机会,通过实习将理论运用于生产实践中;二要服从管理,虚心学习,注重沟通,做个有心人,全方位锻炼和提升自己;三要注意安全,快乐工作,快乐生活,树立良好形象。

检查过程中,企业对我院实习学生工作能力和态度做出了高度评价,普遍认为学生在实习过程中工作认真,态度端正,虚心好学,遵守规章制度,组织纪律性强,综合素质较高。李院长希望实习单位对我院实习生悉心指导,严格管理,进一步提高学生的专业技能和职业素养。李院长还和相关公司领导就深化校企合作,深入推进工学结合、协同育人的人才培养模式达成了进一步合作的意向。(信息工程学院)

手机扫描当前文章二维码↓↓↓分享给朋友吧

友情链接
教务管理系统 科研管理系统 财务管理系统 资产管理系统 心理测评系统 健康排查系统 软件正版化平台 统一资源管理平台 校园邮箱

版权所有:体育竞赛联赛,英国英超联赛,bv伟德客户端 信息工程学院 地址:河南省信阳市平桥区北环路1号 邮编:464000 电 话:0376-6687680

体育竞赛联赛官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版(2025已更新)